From 91def0bc5217ee250ce9e4e6b654574d3259b203 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: schnetter <schnetter@17b73243-c579-4c4c-a9d2-2d5706c11dac>
Date: Fri, 26 Nov 2004 21:07:20 +0000
Subject: Correct size of CCTK_INT1 in table.

git-svn-id: http://svn.cactuscode.org/flesh/trunk@3918 17b73243-c579-4c4c-a9d2-2d5706c11dac
---
 doc/UsersGuide/ThornWriters.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'doc/UsersGuide/ThornWriters.tex')

diff --git a/doc/UsersGuide/ThornWriters.tex b/doc/UsersGuide/ThornWriters.tex
index 6db28954..2629694e 100644
--- a/doc/UsersGuide/ThornWriters.tex
+++ b/doc/UsersGuide/ThornWriters.tex
@@ -4168,7 +4168,7 @@ Cactus knows about the following fixed size data types:
 \hline
 Data Type & Size (bytes) & Variable Type & Fortran Equivalent\\
 \hline
-{\t CCTK\_INT1}      & 2  & {\t CCTK\_VARIABLE\_INT1}      & {\t integer*1}\\
+{\t CCTK\_INT1}      & 1  & {\t CCTK\_VARIABLE\_INT1}      & {\t integer*1}\\
 {\t CCTK\_INT2}      & 2  & {\t CCTK\_VARIABLE\_INT2}      & {\t integer*2}\\
 {\t CCTK\_INT4}      & 4  & {\t CCTK\_VARIABLE\_INT4}      & {\t integer*4}\\
 {\t CCTK\_INT8}      & 8  & {\t CCTK\_VARIABLE\_INT8}      & {\t integer*8}\\
-- 
cgit v1.2.3

