From 36e4911c1b27c115c75c3a766497bd7838934502 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: jthorn <jthorn@17b73243-c579-4c4c-a9d2-2d5706c11dac>
Date: Sat, 23 Feb 2002 18:43:11 +0000
Subject: fix a typo in CCTK_InterpLocalUniform() 'man page' function
 description

git-svn-id: http://svn.cactuscode.org/flesh/trunk@2626 17b73243-c579-4c4c-a9d2-2d5706c11dac
---
 doc/UsersGuide/FunctionReference.tex | 4 ----
 1 file changed, 4 deletions(-)

(limited to 'doc/UsersGuide/FunctionReference.tex')

diff --git a/doc/UsersGuide/FunctionReference.tex b/doc/UsersGuide/FunctionReference.tex
index 35f1405a..12ce0917 100644
--- a/doc/UsersGuide/FunctionReference.tex
+++ b/doc/UsersGuide/FunctionReference.tex
@@ -2448,7 +2448,6 @@ parameter table handle is invalid
 \end{Error}
 
 \begin{Example}{C}
-\begin{verbatim}
 Here's a simple example of interpolating a \verb|CCTK_REAL| and a
 \verb|CCTK_COMPLEX| $10 \times 20$ 2-D array, at 5 interpolation points,
 using cubic interpolation.
@@ -2500,9 +2499,6 @@ if (operator_handle < 0)
 param_table_handle = Util_TableCreateFromString("order=3");
 if (param_table_handle < 0)
         CCTK_WARN(-1, "can't create parameter table!");
-\end{verbatim}
-\newpage
-\begin{verbatim}
 if (CCTK_InterpLocalUniform(N_DIMS,
                             operator_handle, param_table_handle,
                             origin, delta,
-- 
cgit v1.2.3

